en-us	Invalid table number requested by a Plug-In
fr	Point d'entrée non valide utilisé par un plug-in

en-us	Program interrupted by user—user pressed Alt-click (Windows) or Option-click (Mac OS)
fr	Interruption générée par l'utilisateur.

en-us	Invalid table number requested by a Plug-In
fr	Numéro de table non valide utilisé par un plug-in

en-us	Invalid record number requested by a Plug-In
fr	Numéro d'enregistrement non valide utilisé par un plug-in

en-us	Invalid field number requested by a Plug-In
fr	Numéro de champ invalide utilisé par un plug-in

en-us	Access to a table's current record requested by a Plug-in while there is no current record
fr	Un plug-in a requis l'enregistrement courant d'une table alors qu'il n'y en a pas

en-us	The source form is not editable.
fr	Le formulaire source n'est pas modifiable.

en-us	The source form is not accessible by the user.
fr	Le formulaire source n'est pas accessible pour l'utilisateur.

en-us	The user form cannot be created.
fr	Le formulaire utilisateur ne peut pas être créé.

en-us	The source form does not exist.
fr	Le formulaire source n'existe pas.

en-us	This command cannot be used from a dialog window.
fr	Cette commande ne peut pas être appelée depuis une fenêtre de dialogue.

en-us	The user form does not have a name.
fr	Le formulaire utilisateur n'a pas de nom.

en-us	There is no user structure file.
fr	Il n'y a pas de fichier de structure utilisateur.

en-us	The user form does not exist.
fr	Le formulaire utilisateur n'existe pas.

en-us	The user form already exists.
fr	Le formulaire utilisateur existe déjà.

en-us	The Object Library could not be opened.
fr	La bibliothèque d'objets n'a pas pu être ouverte.

en-us	It is not possible to move or copy the XML node to the specified position.
fr	L'élément XML ne peut être déplacé ou copié à la position indiquée.

en-us	Invalid object type.
fr	Type d'objet invalide.

en-us	The command cannot be executed in a compiled database.
fr	La commande ne peut pas être executée dans une base compilée.

en-us	The command cannot be executed in a component.
fr	La commande ne peut pas être executée dans un composant.

en-us	The comment is currently being edited.
fr	Le commentaire est en cours d'édition.

en-us	One or more comments are currently being edited.
fr	Un ou plusieurs commentaires sont en cours d'édition.

en-us	The method is currently being edited.
fr	La méthode est en cours d'édition.

en-us	Cannot update methods. One or more resources are locked.
fr	Impossible de mettre à jour les méthodes. Un ou plusieurs objets sont verrouillés.

en-us	Invalid object path: {path}
fr	Chemin d'objet invalide: {path}

en-us	Invalid method property: {path}
fr	Propriété d'objet invalide: {path}

en-us	Unable to read method properties: {path}
fr	Impossible de lire les propriétés de la méthode: {path}

en-us	Unable to write method properties: {path}
fr	Impossible d'écrire les propriétés de la méthode: {path}

en-us	Unable to read method comments: {path}
fr	Impossible de lire les commentaires de la méthode: {path}

en-us	Unable to write method comments: {path}
fr	Impossible d'écrire les commentaires de la méthode: {path}

en-us	Unable to read method code: {path}
fr	Impossible de lire le code de la méthode: {path}

en-us	Unable to write method code: {path}
fr	Impossible d'écrire le code de la méthode: {path}

en-us	Unable to create method: {path}
fr	Impossible de créer la méthode: {path}

en-us	The method language does not match the application localization: {path}
fr	La langue de la méthode ne correspond pas à celle de l’application: {path}

en-us	An error occurred while loading the dictionary
fr	Une erreur est survenue lors du chargement du dictionnaire

en-us	Error during preview initialization.
fr	Erreur lors de l'initialisation de la prévisualisation.

en-us	One of the processes modified the access rights.
fr	L'un des process a modifié les droits d'accès.

en-us	Unable to open the method: {path}
fr	Impossible d'ouvrir la méthode : {path}

en-us	Object path not unique: {path}. Verify the application with the MSC.
fr	Chemin d'objet non unique: {path}. Vérifiez l'application avec le CSM.

en-us	Unnamed object found in the form "{form}".
fr	Un objet sans nom a été trouvé dans le formulaire "{form}".

en-us	Unable to open the form: {path}
fr	Impossible d'ouvrir le formulaire : {path}

en-us	Invalid area parameter passed to an external command.
fr	La zone passée à cette commande externe est incorrecte.

en-us	Invalid parameter number 1.
fr	Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 1.

en-us	Invalid parameter number 2.
fr	Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 2.

en-us	Invalid parameter number 3.
fr	Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 3.

en-us	Invalid parameter number 4.
fr	Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 4.

en-us	Invalid parameter number 5.
fr	Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 5.

en-us	No window available to run the form.
fr	Pas de fenêtre disponible pour exécuter le formulaire.

en-us	Soap fault.
fr	Erreur Web Service

en-us	Parser fault.
fr	Erreur de l'analyseur xml

en-us	HTTP fault.
fr	Erreur HTTP

en-us	Network fault.
fr	Erreur réseau

en-us	Internal fault.
fr	Erreur interne

en-us	The document's reference is invalid.
fr	La référence du document est incorrecte.

en-us	The element is not open.
fr	L'élément n'est pas ouvert.

en-us	The type of the array passed in parameter is invalid.
fr	Le type du tableau passé en paramètre est incorrect.

en-us	The name of the element is invalid.
fr	Le nom de l'élément est incorrect.

en-us	This encoding is not supported.
fr	Cet encodage n'est pas supporté.

en-us	The type of the node is invalid
fr	Le type du noeud est incorrect

en-us	Attempt to write a XML Prolog on a non-empty document
fr	Tentative d'écrire un prologue XML dans un document non vide

en-us	Missing the parameter value in the attributes definition
fr	Il manque le paramètre valeur dans la définition des attributs

en-us	The attribute name is not valid
fr	Le nom de l'attribut est invalide

en-us	The file must be opened in read only
fr	Le fichier doit être ouvert en lecture seule

en-us	The referenced element is null.
fr	L'élément référencé est nul.

en-us	The referenced element is invalid.
fr	L'élément référencé est invalide.

en-us	The referenced element is not the "root".
fr	L'élément référencé n'est pas le "root".

en-us	The name of the element is unknown.
fr	Le nom de l'élément est inconnu.

en-us	The index for this element is invalid.
fr	L'index pour cet élément est invalide.

en-us	There is no attribute with this name for this element.
fr	Il n'existe pas d'attribut de ce nom pour cet élément.

en-us	The index for this attribute is invalid.
fr	L'index pour cet attribut est invalide.

en-us	The XML DLL is not loaded.
fr	La DLL XML n'est pas chargée.

en-us	The XML file is not valid.
fr	Le fichier XML n'est pas valide.

en-us	The XML file is not well-formed.
fr	Le fichier XML n'est pas bien formé.

en-us	The XML file is not valid or is not well-formed.
fr	Le fichier XML n'est pas valide ou n'est pas bien formé.

en-us	External password code does not match to the database one
fr	Le code de mot de passe externe ne correspond pas à celui de la base

en-us	Password System is locked by another user.
fr	Le système de mots de passe est verrouillé par un autre utilisateur.

en-us	The current record has been changed from within the trigger.
fr	L'enregistrement courant a été modifié depuis le trigger.

en-us	External routine not found.
fr	Routine externe introuvable.

en-us	4D Extension initialization failed.
fr	L'initialisation de l'extension 4D a échoué.

en-us	Unknown EX_GESTALT selector.
fr	Sélecteur EX_GESTALT inconnu.

en-us	4D Client licensing scheme is incompatible with this version of 4D Server.
fr	Licence 4D Client incompatible avec cette version de 4D Server.

en-us	4D Connectivity Plug-ins version error.
fr	Erreur de version de plug-in de connectivité 4D.

en-us	The user does not belong to the 4D Open access group.
fr	Cet utilisateur n'appartient pas au groupe d'accès par 4D Open.

en-us	CD-ROM 4D Runtime error; writing operations are not allowed.
fr	Erreur 4D Runtime CD-ROM, l'écriture de données est impossible.

en-us	Unable to clear the named selection because it does not exist.
fr	Impossible d'effacer cette sélection temporaire car elle n'existe pas.

en-us	The "Allow 4D Open connections" check box has not been selected.
fr	L'option "Autoriser les connexions 4D Open" n'est pas sélectionnée.

en-us	A modal dialog is activated.
fr	Une fenêtre modale est active.

en-us	License or privilege error.
fr	Erreur de licence ou de privilège.

en-us	Invalid data segment number.
fr	Le numéro d'ordre de ce segment de données n'est pas le bon.

en-us	This field has no relation.
fr	Ce champ ne possède pas de lien.

en-us	Invalid data segment header.
fr	Mauvais en-tête du segment principal.

en-us	There is no Log file.
fr	Il n'y a pas de fichier d'historique.

en-us	There is no current record.
fr	Aucun enregistrement courant.

en-us	QuickTime is not installed.
fr	QuickTime n'est pas installé.

en-us	Versions of 4D Client and 4D Server are different.
fr	Les versions de 4D Server et 4D Client sont incompatibles.

en-us	The choice list is locked.
fr	L'énumération est verrouillée.

en-us	The process could not be started.
fr	Le process ne peut être démarré.

en-us	The backup process has already been started by another user or process.
fr	Le process de sauvegarde est déjà démarré.

en-us	4D Backup is not installed on the server.
fr	Aucun plug-in de sauvegarde n'est installé.

en-us	The backup process is not currently running.
fr	Le process de sauvegarde n'est pas démarré.

en-us	The backup cannot be run because the server is shutting down.
fr	Pas de sauvegarde possible car le serveur quitte.

en-us	Invalid record number requested by a workstation.
fr	Numéro d'enregistrement non valide.

en-us	Bad sort definition table sent by a workstation.
fr	Table de définition de tri incorrecte envoyée par un poste client.

en-us	Bad search definition table sent by a workstation.
fr	Table de définition de recherche incorrecte envoyée par un poste client.

en-us	Invalid type requested by a workstation.
fr	Les types sont incompatibles.

en-us	The record could not be modified because it could not be loaded.
fr	L'enregistrement ne peut pas être modifié car il ne peut pas être chargé.

en-us	Invalid selected record number requested by workstation.
fr	Numéro d'enregistrement hors sélection.

en-us	Invalid field type requested by workstation.
fr	Type de champ incorrect.

en-us	Field is not indexed.
fr	Le champ n'est pas indexé.

en-us	Field number is out of range requested by workstation.
fr	Le numéro du champ est en-dehors de l'intervalle défini par le poste client.

en-us	Table number is out of range requested by workstation.
fr	Le numéro de la table est en-dehors de l'intervalle défini par le poste client.

en-us	The TRIC resources are not the same.
fr	Mauvaise ressource TRIC.

en-us	Record has already been deleted.
fr	Cet enregistrement vient d'être détruit.

en-us	Transaction index page could not be loaded.
fr	Page d'index de transaction non chargeable.

en-us	Backup in progress; no modification allowed.
fr	Cette commande ne peut être exécutée car la base est en cours de sauvegarde.

en-us	The selection does not exist.
fr	Cette sélection n'existe pas.

en-us	Bad user password.
fr	Mot de passe incorrect.

en-us	Unknown user.
fr	Impossible d'afficher les informations utilisateur.

en-us	The file cannot be created because the structure is locked.
fr	Création de table impossible car la structure est verrouillée.

en-us	Invalid field name/field number definition table sent by the workstation.
fr	Table de définition de nom/numéro de champ envoyée par le poste client incorrecte.

en-us	The record was not loaded because it is not in the selection on the workstation.
fr	Enregistrement non chargé car hors sélection pour le poste client.

en-us	The same external package is installed twice.
fr	Attention ! Vous avez installé deux fois le même package de routines externes.

en-us	Transaction has been cancelled because of a duplicated index key error.
fr	Détection d'une clé déjà existante lors d'une transaction.

en-us	Recursive integrity.
fr	Détection d'une boucle lors de la suppression

en-us	Record locked during an automatic deletion action.
fr	En attente du déverrouillage d'un enregistrement par le process n°

en-us	Some other records are already related to this record.
fr	D'autres enregistrements sont liés à celui-ci.

en-us	The form cannot be loaded. Either the form or the structure is damaged.
fr	Impossible de charger ce formulaire.

en-us	Invalid structure. The file version is tool old or it needs to be repaired.
fr	Structure de la base invalide. La version est trop ancienne ou le fichier a besoin d'être réparé.

en-us	Time-out error.
fr	Dépassement du délai en réception.

en-us	Privileges error.
fr	Vous n'avez pas l'autorisation d'accès.

en-us	Wrong password.
fr	Ce mot de passe existe déjà.

en-us	Menu bar is damaged (database needs to be repaired).
fr	Barre de menus endommagée (la base de données doit être réparée).

en-us	Serial communication interrupted by the user—user pressed Ctrl-Alt-Shift (Windows) or Command-Option-Shift (Mac OS).
fr	Communication série interrompue par l'utilisateur. L'utilisateur a appuyé sur les touches Ctrl+Alt+Maj (Windows) ou Commande+Option+Maj (Mac OS).

en-us	Demo limit has been reached.
fr	Limite de la version de démonstration.

en-us	Stack is full (too much recursion or nested calls).
fr	La pile est pleine (trop d'appels récursifs ou en cascade).

en-us	Maximum number of records has been reached.
fr	Le nombre maximum d'enregistrements est atteint.

en-us	Duplicated key.
fr	La clé d'index existe déjà.

en-us	No more room to save the record.
fr	Disque saturé. Impossible de sauvegarder l'enregistrement.

en-us	Invalid record address (database needs to be repaired).
fr	Adresse de donnée non valide.

en-us	Invalid index page (index needs to be repaired).
fr	Structure d'index non valide.

en-us	Invalid record structure (data file needs to be repaired).
fr	Structure d'enregistrement non valide

en-us	Record # is out of range (during GOTO RECORD, or data file needs to be repaired).
fr	Numéro d'enregistrement non valide

en-us	Index page # is out of range (index needs to be repaired).
fr	Numéro de page d'index non valide

en-us	Client and server have version numbers that are incompatible.
fr	Client et serveur ont des numéros de version incompatibles

en-us	Limit of the Standard Edition version.
fr	Limite de la version Standard Edition

en-us	This version does not allow a compiled database to be opened.
fr	Cette version n'autorise pas l'ouverture d'une base compilée

en-us	Project method not found.
fr	Méthode projet introuvable

en-us	Can't open database "{database_name}".
fr	Impossible d'ouvrir la base de données "{database_name}".

en-us	Can't load component "{component_name}".
fr	Impossible de charger le composant "{component_name}".

en-us	Can't call command "{commmand_name}" from a component.
fr	La commande "{commmand_name}" ne peut pas être appelée depuis un composant.

en-us	The encoding is not supported
fr	L'encodage n'est pas pris en charge

en-us	Can't call {command_name} command from a remote 4D Developer
fr	Impossible d'appeler la commande {command_name} d'un 4D Developer distant

en-us	The maximum number of concurrent users for your license has been reached.
fr	Le nombre maximum d'utilisateurs simultanés pour votre licence a été atteint.

en-us	Your attempt to connect to 4D Server has been denied.
fr	Votre tentative de connexion à 4D Server a été refusée.

en-us	The server is running a maintenance operation, please reconnect later.
fr	Le serveur est en cours de maintenance, veuillez vous reconnecter plus tard.

en-us	Failed to synchronize {folder_name} folder.
fr	Echec lors de la synchronisation du dossier {folder_name}.

en-us	Assert failed: {assertion}
fr	Fausse assertion : {assertion}

en-us	Bad url: {url}
fr	Url non conforme: {assertion}

en-us	Unauthorized user: Only an Administrator or Designer can execute this command.
fr	Utilisateur non autorisé : Seul l’Administrateur ou le Super_Utilisateur peut exécuter cette commande.

en-us	Can't open database {database_name} because it's not in Unicode mode.
fr	Impossible d'ouvrir la base {database_name} car elle n'est pas en mode Unicode.

en-us	Can't load component {database_name} because it's not in Unicode mode.
fr	Impossible de charger le composant {database_name} car il n'est pas en mode Unicode.

en-us	Can't open database {database_name}: current data file is not defined.
fr	Impossible d'ouvrir de la base {database_name}: fichier de données non défini.

en-us	Can't open database {database_name}: current data file not found at last known location: '{datafile_path}'.
fr	Impossible d'ouvrir la base {database_name}: le fichier de données est introuvable à sa dernière position connue: '{datafile_path}'.

en-us	Can't delete existing database {database_name}.
fr	Impossible de supprimer base existante {database_name}.

en-us	Can't create database {database_name}.
fr	Impossible de créer la base {database_name}.

en-us	Can't create database {new_database_name}: the current database must be closed beforehand.
fr	Impossible de créer la base {new_database_name}: la base courante doit être préalablement fermée.

en-us	Can't call not thread safe method from a preemptive process.
fr	Impossible d'appeler une methode non thread-safe depuis un process preemptive.

en-us	Can't call not thread safe command from a preemptive process.
fr	Impossible d'appeler une commande non thread-safe depuis un process preemptive.

en-us	User database settings are currently disabled.
fr	Les propriétés utilisateur de la base n'ont pas été autorisées.

en-us	Can't call error handling project method '{p1}'.
fr	Impossible d'appeler le gestionnaire d'erreur de la méthode projet '{p1}'.

en-us	Type mismatch between field '{p1}' values and destination array.
fr	Décalage de type entre les valeurs et le tableau de destination retourné par le champ '{p1}'

en-us	A form object with name '{p1}' already exists.
fr	Un objet de formulaire avec le nom '{p1}' existe déjà.

en-us	Connections to the server are currently rejected, please retry later.
fr	Les connexions au server sont actuellement rejetées, merci de ressayer plus tard.

en-us	This BLOB could not be read. It may be damaged.
fr	Impossible de lire ce BLOB. Il est peut-être endommagé.

en-us	The OBJECT DUPLICATE command does not work during printing operations.
fr	La commande OBJET DUPLIQUER ne fonctionne pas dans un contexte d'impression.

en-us	Can't execute the given command because there is no open print job.
fr	Impossible d’exécuter la commande car il n’y a aucune tâche d’impression ouverte.

en-us	Undefined Object.
fr	Objet non défini.

en-us	Attempts to set an object property which is not Writable.
fr	Tentative d'écriture d'une propriété d'objet en lecture seule.

en-us	Attempts to change the type of an object property which is not Configurable
fr	Tentative de modification d'une propriété d'objet non configurable.

en-us	Attempts to remove an object property which is not Configurable.
fr	Tentative de suppression d'une propriété d'objet non configurable.

en-us	Attempts to add new property to an object not Extendable.
fr	Tentative d'ajout d'une propriété dans un objet non extensible.

en-us	Cannot use numeric properties.
fr	Impossible d’accéder aux propriétés de l’objet par indice.

en-us	Invalid property type.
fr	Type de propriété invalide.

en-us	Undefined collection.
fr	Collection non définie.

en-us	Cannot add a property to a collection.
fr	Impossible d’ajouter une propriété à une collection.

en-us	Cannot remove a property from a collection.
fr	Impossible de supprimer une propriété d’une collection.

en-us	Cannot modify a property of a collection.
fr	Impossible de modifier une propriété d’une collection.

en-us	Index must be a positive finite number.
fr	L'indice doit être un nombre fini et positif.

en-us	Index of collection is out of range.
fr	L'indice de la collection est en-dehors des limites.

en-us	Invalid index or property type.
fr	Indice ou type de propriété invalide.

en-us	Unknown property.
fr	Propriété inconnue.

en-us	Object or Collection Expected.
fr	Objet ou collection attendu(e).

en-us	Cannot point to an object property.
fr	Impossible de créer un pointeur sur une propriété d'objet.

en-us	The 'null' value is not supported on this type of expression.
fr	La valeur 'null' n'est pas prise en charge par ce type d'expression.

en-us	Shared Object needs a "Use" before altering a property.
fr	Un objet partagé a besoin d'un "Utiliser" avant de modifier une propriété.

en-us	Shared Collection needs a "Use" before altering an element.
fr	Une collection partagée a besoin d'un " Utiliser" avant de modifier un élément.

en-us	Not supported value type in a shared object or a shared collection.
fr	Type de valeur non pris en charge dans un objet ou une collection partagé(e).

en-us	Expecting a shared object or a shared collection.
fr	Objet partagé ou collection partagée attendu(e).

en-us	"End Use" not matching a corresponding "Use".
fr	"Fin utiliser" ne correspond pas à un "Utiliser".

en-us	This shared object already belongs to another shared group.
fr	Cet objet partagé appartient déjà à un autre groupe partagé.

en-us	This shared collection already belongs to another shared group.
fr	Cette collection partagée appartient déjà à un autre groupe partagé.

en-us	A property cannot be a 4D array.
fr	Une propriété ne peut pas être un tableau 4D.

en-us	A property of Storage can only be a shared object, a shared collection or null.
fr	Une propriété de "Storage" peut uniquement être un objet partagé, une collection partagée ou null.

en-us	A 4D Method name was expected.
fr	Un nom de méthode 4D est attendu.

en-us	Unknown member method.
fr	Méthode membre inconnue.

en-us	A String was expected.
fr	Une chaîne est attendue.

en-us	A String index operator must be used on a String.
fr	Un opérateur d'indice de chaîne doit être utilisé avec une chaîne de caractères.

en-us	A String index operator must have an integral index.
fr	Un opérateur d'indice de chaîne doit avoir un indice intégral.

en-us	String index is out of range.
fr	Indice de chaîne hors limite.

en-us	The called method cannot be parsed.
fr	La méthode appelée ne peut pas être analysée.

en-us	Failed to call a method from a compiled component
fr	Echec d'un appel à une méthode d'un composant compilé.

en-us	Trying to call a member method on something that's neither an object nor a collection.
fr	Appel d'une méthode membre sur quelque chose qui n'est ni un objet ni une collection.

en-us	A formula object built from a string cannot reference a local variable.
fr	Un objet formule construit à partir d'une chaîne de caractères ne peut référencer une variable locale.

en-us	Sub Tables are not supported in AST Mode.
fr	Les sous-tables ne sont pas supporté avec le mode AST.

en-us	Can't consume parameter {param_num}.
fr	Le parametre {param_num} ne peut être consommé.

en-us	Style sheet not found.
fr	La feuille de style est inconnue.

en-us	A non empty String was expected.
fr	Une chaîne non nulle est attendue

en-us	"hostname" should exists and not be empty.
fr	"hostname" doit exister et ne pas être vide.

en-us	Can't use This before superclass has been constructed.
fr	Impossible d'utiliser This tant que superclasse n'a pas été construit.

en-us	Web Server is already running.
fr	Le serveur web est déjà demarré.

en-us	A class was expected.
fr	Une classe est attendue.

en-us	Super is not valid in this context.
fr	Super n'est pas valide dans ce contexte.

en-us	Superclass not found.
fr	Superclasse introuvable.

en-us	A superclass constructor hasn't been called.
fr	Le constructeur superclasse n'a pas été appelé.

en-us	This class can't be instantiated with new().
fr	Cette classe ne peut instanciée avec new().

en-us	Method '{p1}' overrides a final function from super class.
fr	La méthode '{p1}' surcharge une fonction finale de sa superclasse.

en-us	Class '{p1}' cannot have any constructor.
fr	La classe '{p1}' ne peut avoir aucun constructeur.

en-us	Invalid option value. "sk char codes" can be used only with "sk case insensitive".
fr	Valeur d'option invalide. "sk char codes" ne peut être utilisé qu'avec "sk case insensitive".

en-us	Can't change the group of this shared object or collection because it is in use in another process.
fr	Impossible de changer le groupe de cet objet partagé (ou collection partagée) car il est en cours d'utilisation dans un autre process.

en-us	Can't create graph: {graphError}
fr	Impossible de créer le graphe : {graphError}

en-us	Unknown Graph type.
fr	Type de graphe inconnu.

en-us	Values not found.
fr	Valeurs non trouvées.

en-us	Settings not found.
fr	Paramètres non trouvés.

en-us	Labels for the x-axis not found.
fr	Libellés pour l'axe x non trouvés.

en-us	Wrong data type for x-axis labels.
fr	Type des libellés incorrect pour l'axe x.

en-us	Values for the y-axis not found.
fr	Valeurs pour l'axe y non trouvées.

en-us	Found more than 8 data sets for the y-axis.
fr	Plus de 8 séries de données trouvées pour l'axe y.

en-us	Values for one y-axis data set could not be found.
fr	Les valeurs d'une série de l'axe y n'ont pas été trouvées.

en-us	Value count for one y-axis data set doesn't match x-axis label count.
fr	Le nombre de valeurs pour l'axe y ne correspond pas au nombre de libellés pour l'axe x.

en-us	Values for one y-axis data set is not numerical.
fr	Les valeurs d'une série de donnés de l'axe y ne sont pas numériques.

en-us	Minimum value for x-axis has wrong data type.
fr	Le type de la valeur minimale pour l'axe x est incorrect.

en-us	Maximum value for x-axis has wrong data type.
fr	Le type de la valeur maximale pour l'axe x est incorrect.

en-us	Minimum value for y-axis has wrong data type.
fr	Le type de la valeur minimale pour l'axe y est incorrect.

en-us	Maximum value for y-axis has wrong data type.
fr	Le type de la valeur maximale pour l'axe y est incorrect.

en-us	Updater installation failed
fr	Impossible d'installer l'outil de mise à jour

en-us	Cannot identify updater package {path}
fr	Impossible d'identifier le paquetage de l'outil de mise à jour

en-us	Error while copying updater package files
fr	Erreur durant la copie du paquetage de l'outil de mise à jour

en-us	Cannot disable current updater version
fr	impossible de désactiver l'outil de mise à jour actuel

en-us	Cannot create new updater install folder
fr	Impossible de créer le répertorie d'installation du nouvel outil de mise à jour

en-us	Cannot find folder containing software update {path}
fr	Impossible de trouver le chemin de la mise à jour {path}

en-us	Cannot start software updater
fr	Impossible de démarrer l'outil de mise à jour

en-us	Cannot start software updater (invalid install)
fr	Impossible de démarrer l'outil de mise à jour (installation invalide)

en-us	The running application cannot be updated with itself
fr	L'application en cours d'exécution ne peut se mettre à jour elle-même

en-us	Cannot create two form windows of type toolbar
fr	Impossible de créer 2 fenêtres formulaire de type barre d'outil

en-us	Cannot download client update
fr	Impossible de télécharger la mise à jour de l'application cliente

en-us	Cannot expand client update
fr	Impossible de décompresser la mise à jour de l'application cliente

en-us	Update information not available ({path})
fr	Information de mise à jour non disponible ({path})

en-us	Cannot download update '{path}'
fr	Echec du téléchargement de la mise à jour '{path}'

en-us	Update information invalid
fr	Information de mise à jour non valide

en-us	Client update is not available
fr	La mise à jour de l'application cliente n'est pas disponible

en-us	Port must be in the 0 to 65535 range.
fr	Le port doit être compris entre 0 et 65535.

en-us	The current connection to the database has been disrupted.
fr	Interruption de la connexion à la base en cours.

en-us	The connection for this process has been disrupted or the connection couldn't be established.
fr	Interruption de la connexion pour ce process ou bien la connexion n'a pu être établie.

en-us	Bad connection parameters.
fr	Paramètres de connexion incorrects.

en-us	You can't connect an engined client to a non engined server.
fr	Vous ne pouvez pas connecter un client enginé à un serveur non-enginé.

en-us	No server was selected.
fr	Aucun serveur sélectionné.

en-us	No server was found.
fr	Aucun serveur trouvé.

en-us	Desynchronization has occurred during the write cycle.
fr	Désynchronisation pendant l'écriture.

en-us	Desynchronization has occurred during the read cycle.
fr	Désynchronisation pendant la lecture.

en-us	Incorrect data size during read cycle.
fr	Taille des données incorrecte pendant la lecture.

en-us	Unknown network component option.
fr	L'option du composant réseau est inconnue.

en-us	Incorrect value for network component option.
fr	Valeur incorrecte pour l'option du composant réseau.

en-us	Server is using the legacy network layer, which is not compatible with 64-bit clients.
fr	Le serveur utilise l'ancienne couche de réseau, qui n'est pas compatible avec les clients 64-bit.

en-us	Failed to connect on Server because it is using a different network layer. Please upgrade your Client Application.
fr	Echec de la connexion au serveur car il utilise une couche réseau différente. Veuillez mettre à jour votre Application Cliente.

en-us	Failed to launch Application Server. Please make sure that the port assigned to the Application Server is not used by another application. If SSL is enabled, make sure the certificate (key.pem and cert.pem) exists at the appropriate location.
fr	Echec au lancement du serveur d'application. Vérifiez que le port assigné au serveur d'application n'est pas utilisé par une autre application. Si SSL est actif, vérifiez que les fichiers du certificat (key.pem et cert.pem) sont correctement installés sur le disque.

en-us	Failed to launch DB4D Server. Please make sure that the port assigned to DB4D Server is not used by another application.
fr	Echec au lancement du serveur DB4D. Vérifiez que le port assigné au serveur DB4D n'est pas utilisé par une autre application.

en-us	Execution was interrupted by user.
fr	L'exécution a été interrompue par l'utilisateur.

en-us	Structure "{path}" doesn't exist.
fr	La Structure "{path}" est introuvable.

en-us	Error: Data file "{path}" doesn't exist. Application will close.
fr	Erreur: Le fichier de données "{path}" n'existe pas. L'application doit fermer.

en-us	WebAdmin Settings file \"{path}\" not found.
fr	Fichier de configuration WebAdmin \"{path}\" est introuvable.

en-us	Cannot Save WebAdmin default settings. Application will quit.
fr	Impossible d'enregistrer la configuration par défaut du WebAdmin. L'application doit fermer.

en-us	The WebAdmin server must be started. Do you want to start it?
fr	Le serveur WebAdmin doit être démarré. Voulez-vous le démarrer?

en-us	The WebAdmin server cannot be started.
fr	Le serveur WebAdmin ne peut pas être démarré.