en-us	Misssing parameter (expected {expected})
fr	Paramètre manquant (attendu {expected})

en-us	Misssing parameter (received {received}, expected {expected})
fr	Paramètre manquant (reçu {received}, attendu {expected})

en-us	Invalid parameter number {number}.
fr	Valeur incorrecte pour le paramètre numéro {number}.

en-us	The form object "{object}" does not exist.
fr	L'objet du formulaire "{object}" n'existe pas.

en-us	The form object "{object}" is not of the correct type
fr	L'objet du formulaire "{object}" n'est pas du bon type

en-us	The pathname is invalid. "{pathname}"
fr	Chemin d'accès inexistant. "{pathname}"

en-us	This BLOB could not be read. It may be damaged.
fr	Impossible de lire ce BLOB. Il est peut-être endommagé.