en-us	The "{MethodName}" method does not exist in the host database or is not shared.
fr	La méthode "{MethodName}" n'existe pas dans la base hôte ou n'est pas partagée.

en-us	The number of parameters is incorrect.
fr	Le nombre de paramètres est incorrect.

en-us	Incorrect progress identifier ({id}).
fr	Identifiant de progression inconnu ({id}).

en-us	Stop